(a)

a(R)

0 500 1000 1500 2000 Temperature (K)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20 (b)

Temperature (K) f(Γ)

0 200 400 600 800

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08 a(R)

0.00

0.05

0.10

0.15