− 20 − 15 − 10 − 5 0 5 10 15 20 Tilt angle θ (deg)

− 300

− 200

− 100 0 100 200 300 400 500

Polarization ( μC/m^2 )

Structure 1 Structure 2 Fit to Structure 1 Fit to Structure 2