− 1.0 − 0.5 0.0 0.5 1.0 ks − 800

− 600

− 400

− 200 0 200 400 600 800

P (μC/m^2 )

− 37.930

− 37.925

− 37.920

− 37.915

− 37.910

− 37.905

− 37.900

− 37.895

− 37.890

E (eV/f.u.)